\documentclass[12pt,a4paper,titlepage,]{article}
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage[slovak]{babel}
\usepackage{latexsym}
%\renewcommand{\baselinestretch}{1.5}

%\renewcommand{\labelitemi}{$\bullet$} 
\renewcommand{\labelitemii}{$\circ$} 
\renewcommand{\labelitemiii}{$\cdot$} 
% \renewcommand{\labelitemiv}{$\ast$}

\begin{document}


\paragraph{Schůze 5.3.2013}

\section{Úkoly Pavel}
\begin{itemize}
	\item vybrat konkrétní modul vysílače pro sondu
	\item dočíst diplomku
	\item analýza řešení přenosu telemetrie
	\item materiál pro balón
	\item typ baterií
	\item zařídit místnost pro příští schůzi
\end{itemize}

\section{Úkoly Ondra}
\begin{itemize}
	\item dořešiť komunikaci s Úřadem pro civilní letectví
	\item dořešit zavazováni balónu (závisí na Pavlovi)
\end{itemize}

\section{Úkoly Zbyňek}
\begin{itemize}
	\item naprogramovat ARM
	\item překreslit schémata
\end{itemize}

\section{Úkoly Jakub}
\begin{itemize}
	\item vyřešit zdroj 
	\item poslat Zbyňkovi odkaz na upload firmeware-u
	
\end{itemize}


\end{document}